\chapter{Polimera Fisiko}
\section{Interfaca Tensiono}
La\u u la \ero{Lineara Gradianto Teorio} la denseco $\rho_i$ de la speco $i$ estas distribuita inter la kun-eksistantaj ekvilibraj fazoj difinita per plana interfaco de alteco $h$. La denseco de la $i$ speco al la punkto $z$ estu difinita: \noto{$l$ likva $v$ vapora}\dm{\di_z\rho_i(z)\EDef D_i \qquad D_i=\frac{\delta \rho_i}h=\frac{\rho_i^a-\rho_i^b}{h}} La \fremd{grand}a termodinamika potencialo estas definita per la \homo{Helmoltz}-a energio $f(\rho)$ kaj la \v hemia potencialo $\mu$. \noto{$\Sigma$ Tensiono interfaca}\dm{\Phi(n)=f(\rho)-\sum_i^{n_{sp}}\rho_i\mu_i\qquad \Sigma = \int_{\rho^a}^{\rho^b}\sqrt{2c(\Phi(\rho)-\Phi_B)}\di\rho}
